\providecommand{\latin}[1]{#1}
\providecommand*\mcitethebibliography{\thebibliography}
\csname @ifundefined\endcsname{endmcitethebibliography}
  {\let\endmcitethebibliography\endthebibliography}{}
\begin{mcitethebibliography}{2}
\providecommand*\natexlab[1]{#1}
\providecommand*\mciteSetBstSublistMode[1]{}
\providecommand*\mciteSetBstMaxWidthForm[2]{}
\providecommand*\mciteBstWouldAddEndPuncttrue
  {\def\EndOfBibitem{\unskip.}}
\providecommand*\mciteBstWouldAddEndPunctfalse
  {\let\EndOfBibitem\relax}
\providecommand*\mciteSetBstMidEndSepPunct[3]{}
\providecommand*\mciteSetBstSublistLabelBeginEnd[3]{}
\providecommand*\EndOfBibitem{}
\mciteSetBstSublistMode{f}
\mciteSetBstMaxWidthForm{subitem}{(\alph{mcitesubitemcount})}
\mciteSetBstSublistLabelBeginEnd
  {\mcitemaxwidthsubitemform\space}
  {\relax}
  {\relax}

\bibitem[Einstein(1905)]{Einstein}
Einstein,~A. \emph{Annalen der Physik} \textbf{1905}, \emph{322},
  891--921\relax
\mciteBstWouldAddEndPuncttrue
\mciteSetBstMidEndSepPunct{\mcitedefaultmidpunct}
{\mcitedefaultendpunct}{\mcitedefaultseppunct}\relax
\EndOfBibitem
\end{mcitethebibliography}
